X-Git-Url: https://scm.cri.ensmp.fr/git/Faustine.git/blobdiff_plain/1059e1cc0c2ecfa237406949aa26155b6a5b9154..66f23d4fabf89ad09adbd4dfc15ac6b5b2b7da83:/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/header_test.def

diff --git a/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/header_test.def b/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/header_test.def
deleted file mode 100644
index 959703e..0000000
--- a/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/header_test.def
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-autogen definitions header_test.tpl;
-
-data_type = {
-	name	= "short" ;
-	format	= "SF_FORMAT_PCM_16" ;
-	} ;
-
-data_type = {
-	name	= "int" ;
-	format	= "SF_FORMAT_PCM_32" ;
-	} ;
-
-data_type = {
-	name	= "float" ;
-	format	= "SF_FORMAT_FLOAT" ;
-	} ;
-
-data_type = {
-	name	= "double" ;
-	format	= "SF_FORMAT_DOUBLE" ;
-	} ;
-
