X-Git-Url: https://scm.cri.ensmp.fr/git/Faustine.git/blobdiff_plain/1059e1cc0c2ecfa237406949aa26155b6a5b9154..66f23d4fabf89ad09adbd4dfc15ac6b5b2b7da83:/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/utils.def

diff --git a/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/utils.def b/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/utils.def
deleted file mode 100644
index 0d94183..0000000
--- a/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/utils.def
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
-autogen definitions utils.tpl;
-
-float_type = {
-	name = float ;
-	};
-
-float_type = {
-	name = double ;
-	};
-
-/*----------------------------------*/
-
-io_type = {
-	io_element	= short ;
-	format_str		= "\"% d\"" ;
-	};
-
-io_type = {
-	io_element	= int ;
-	format_str		= "\"% d\"" ;
-	};
-
-io_type = {
-	io_element	= float ;
-	format_str		= "\"% g\"" ;
-	};
-
-io_type = {
-	io_element 	= double ;
-	format_str		= "\"% g\"" ;
-	};
-
-read_op = {
-	op_element	= read ;
-	count_name	= items ;
-	};
-
-read_op = {
-	op_element	= readf ;
-	count_name	= frames ;
-	};
-
-write_op = {
-	op_element	= write ;
-	count_name	= items ;
-	};
-
-write_op = {
-	op_element	= writef ;
-	count_name	= frames ;
-	};
-
