X-Git-Url: https://scm.cri.ensmp.fr/git/Faustine.git/blobdiff_plain/1059e1cc0c2ecfa237406949aa26155b6a5b9154:/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/floating_point_test.def..66f23d4fabf89ad09adbd4dfc15ac6b5b2b7da83:/interpreter/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/floating_point_test.def?ds=inline

diff --git a/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/floating_point_test.def b/interpreter/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/floating_point_test.def
similarity index 100%
rename from interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/floating_point_test.def
rename to interpreter/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/floating_point_test.def
