X-Git-Url: https://scm.cri.ensmp.fr/git/Faustine.git/blobdiff_plain/e775f23a10c4ba37fc1a762299f52cd0d71593b7..f1f94803668061f90a5ce88bf06ee72bba8e41a5:/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/rdwr_test.def

diff --git a/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/rdwr_test.def b/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/rdwr_test.def
new file mode 100644
index 0000000..43c1089
--- /dev/null
+++ b/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/rdwr_test.def
@@ -0,0 +1,32 @@
+autogen definitions rdwr_test.tpl;
+
+data_type = {
+	name	= "short" ;
+	type	= "short" ;
+	format	= "SF_FORMAT_PCM_16" ;
+	} ;
+
+data_type = {
+	name	= "int" ;
+	type	= "int" ;
+	format	= "SF_FORMAT_PCM_32" ;
+	} ;
+
+data_type = {
+	name	= "float" ;
+	type	= "float" ;
+	format	= "SF_FORMAT_FLOAT" ;
+	} ;
+
+data_type = {
+	name	= "double" ;
+	type	= "double" ;
+	format	= "SF_FORMAT_DOUBLE" ;
+	} ;
+
+data_type = {
+	name	= "raw" ;
+	type	= "unsigned char" ;
+	format	= "SF_FORMAT_PCM_U8" ;
+	} ;
+
