X-Git-Url: https://scm.cri.ensmp.fr/git/Faustine.git/blobdiff_plain/e775f23a10c4ba37fc1a762299f52cd0d71593b7:/interpretor/libsndfile-1.0.25/tests/write_read_test.def..f1f94803668061f90a5ce88bf06ee72bba8e41a5:/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/write_read_test.def

diff --git a/interpretor/libsndfile-1.0.25/tests/write_read_test.def b/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/write_read_test.def
similarity index 100%
rename from interpretor/libsndfile-1.0.25/tests/write_read_test.def
rename to interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/write_read_test.def
