X-Git-Url: https://scm.cri.ensmp.fr/git/pipstransfo.git/blobdiff_plain/3906dede2abec0ff63d7fa33abfeabc743a537ef..625670968322617fed9df3a0ec370faa3185f167:/pipstransfo.tex?ds=inline

diff --git a/pipstransfo.tex b/pipstransfo.tex
index 7a6bbcb..4706900 100644
--- a/pipstransfo.tex
+++ b/pipstransfo.tex
@@ -3,6 +3,7 @@
 \usepackage[utf8]{inputenc}
 \usepackage[T1]{fontenc}
 \usepackage[english]{babel}
+\usepackage{lmodern}
 
 \usepackage{listings}
 \usepackage{hyperref}
